x 35 30 25 20 15

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

normal approx to B(50,1/2)

x 4 3 2 1 -1 -2

0.4

0.3

0.2

0.1

0

normal approx to B(10,1/10)

Page 2

x 12 10 8 6 4 2 -2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

normal approx to B(50,1/10)

x 20 15 10 5

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

normal approx to B(100,1/10)

Page 3