x 6 4 2 -2

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

normal approx to P(2)

x 20 15 10 5

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

normal approx to P(10)

Page 1

x 140 120 100 80 60

0.04

0.03

0.02

0.01

0

normal approx to P(100)

Page 2